LIBRARY K8055D
EXPORTS
    Version
    OpenDevice
    CloseDevice
    ReadAnalogChannel
    SetAllAnalog
    ClearAllAnalog
    SetAllDigital
    ClearAllDigital
    ClearDigitalChannel
    SetDigitalChannel
    ReadDigitalChannel
    ReadAllDigital
    OutputAnalogChannel
    ClearAnalogChannel
    SetAnalogChannel
    WriteAllDigital
    OutputAllAnalog
    ReadCounter
    ResetCounter
    SetCurrentDevice
    SearchDevices
    ReadAllAnalog