%FOREIGN DEFINITION MODULE SystemConstants;

(* VAX/VMS specific system constants *)
(* J. Andrea, 1985*)
(* This code may be freely used and distributed, it may not be sold. *)

EXPORT QUALIFIED
                 WORDLENGTH, BYTELENGTH, MININT, MAXINT, MINCARD, MAXCARD;

CONST

   WORDLENGTH = 32;
   BYTELENGTH =  8;

   MININT     = -2147483647;

   MAXINT     = +2147483647;
   MINCARD    =           0;
   MAXCARD    =  4294967295;

END SystemConstants.
