DEFINITION MODULE SystemConstants;

(* specific system constants *)

(* J. Andrea, May.18/92 - DOS, Multiscope 4.0 version *)
(* J. Andrea, 1985*)
(* This code may be freely used and distributed, it may not be sold. *)

EXPORT QUALIFIED
                 WORDLENGTH, BYTELENGTH, MININT, MAXINT, MINCARD, MAXCARD;

CONST

   WORDLENGTH = 16;
   BYTELENGTH =  8;

   MININT     = -32768;
   MAXINT     = +32767;
   
   MINCARD    =      0;
   MAXCARD    =  65535;

END SystemConstants.
